WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinagle, Hugh
identifier: 140980032
birth: 1760-09-23, Midlothian/Scotland
death: 1785-03-19, Lissabon
sex: m
occupation: Cellist
occupation: Komponist
- Sohn des nach England ausgewanderten österreichisch-ungarischen Trompeters Joseph Reinagle und der Annie Laurie
- studierte Cello bei John Crosdill und Johann Georg Christoph Schetky
- 1783 Mitglied der Royal Society of Musicians
- reiste 1784 mit seinem Bruder, dem Komponisten Alexander Reinagle, nach Lissabon, wo beide im Januar 1785 vor der königlichen Familie auftraten
- starb in Lissabon an Tuberkulose