WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tietz, Heinrich
death: 1890-01-19
sex: m
occupation: Cellist
residence: Dresden
Lehrer von:
Hugo Dechert, Richard Seitz
jüngster Sohn von Ludwig Tietz, 1850/53 bis 1884 Mitglied der Dresdner Hofkapelle