WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Capponi, Pier Roberto
death: 1825-08-05, 1825-08-14
sex: m
occupation: Obersthofmeister
residence: Florenz
- aus dem Geschlecht der Marchese Capponi stammend, das von 1545 bis 1877 das Landgut Villa La Pietra bei Florenz besaß
- seit 21. November 1789 verheiratet mit Maria Maddalena, geb. Frescobaldo (1771–1839); gemeinsamer Sohn: Gino Capponi (1792–1876)
- seit 1791 Obersthofmeister der Großherzogin Luisa Maria von Toscana