WeGA, Bibliographie, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ludwig Rellstab (Beurtheilungen.) Oberon, romantische Oper in drei Akten, nach dem Englischen des J. Planché. von Theodor Hell, Musik von Karl Maria von Weber. Berlin bei Schlesinger Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung Schlesinger Berlin 5 48 26. November 1828 456-458 [Antiqua]