WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Anonymus
source date: 23. Dezember
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Miszellen.

(München.) Am verflossenen Mittwoch (den 21. Dec.) wurde im großen K. Theater Webers Oper: Euryanthe, zum erstenmal aufgeführt. Wenn dieses große musikalische Werk auf dieser Bühne nicht früher erschien, so war dies eine natürliche Folge des traurigen Ereignisses, wodurch diese große Bühne mit Allem, was dazu gehörte, zerstört wurde[^1]. Indessen ward sie jetzt auf Anordnung der kunstfördernden Intendanz mit allem ihrem würdigen Aeussern in die Scene gesetzt, und die Bemühungen, sie des großen Tonsetzers würdig darzustellen, den Europa bewundert, haben ihr einen Erfolg verschafft, den sie nur auf wenigen Bühnen hatte. Die Rollenbesetzung durch unsre 2 ersten, mit Recht berühmten Sängerinnen, Dlle. Sigl (Euryanthe) und Mad. Vespermann (Eglantine), dann des Adolar durch Hrn. Löhle und des Lysiart durch Hrn. Mittermair trug wesentlich zu einem günstigen Erfolge bei, so daß mehrere Musikstücke, und insbesondere die schönen Chöre wiederholt werden mußten, und am Ende die Sängerinnen mit einstimmigem Applaus hervorgerufen wurden. Wir behalten uns vor, in eine nähere Auseinandersetzung der Darstellung dieser Oper einzugehen.

[^1: Das erst im Oktober 1818 eingeweihte neue Königliche Hof- und Nationaltheater in München war am 14. Januar 1823 bis auf die Grundmauern abgebrannt. Nach dem Wiederaufbau fand am 2. Januar 1825 die Neueröffnung statt.]

[...]