WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Anonymus
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Frau v. Weber, die Direktrise ist beim Weimarischen Theater angekommen, sie soll Mad. Weirauch ersezzen. Nach ihren Debüts[^1] zeigt sie eine bewundernswürdige Prätensionslosigkeit. Ihr Mann will indeß in Weimar privatisiren.

[^1: G. von Weber debütierte am Weimarer Hoftheater am 16. und 18. Juni 1794 als Constanze in der Entführung aus dem Serail bzw. Elisabeth in Hagemanns Schauspiel Otto der Schütz.]