WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hertz, Adolph; Herz, Adolph
sex: m
Sohn von Moses Isaac Her(t)z (1778–1848) und dessen Frau Clara, geb. Salomon