WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Larcher, Clarisse
sex: f
occupation: Violinistin
residence: Frankfurt am Main
residence: München
residence: Wien
- französische Violinistin (Lebensdaten unbekannt)
- um 1800 zweite Violinistin eines Damen-Streichquartetts in Paris
- 1811/12 Konzertreise durch Deutschland nach Wien (Auftritte u. a. in Frankfurt/Main Anfang November 1811, München 28. u. 31. Dezember 1811, Wien 16. Februar u. 8. März 1812, Würzburg 21. Mai u. 18. Juni 1812); der Ausdruck ihres Spiels gefiel allgemein, wenngleich es als nicht kraftvoll genug kritisiert wurde