WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gned, Joseph[^1]
[^1: - 1804 am Theater Kaschau
- verheiratet mit der Sängerin und Schauspielerin Elisabeth (Elise), geb. Flaschner (verw. Diwald)
- am Theater Baden bei Wien 1811 bis 1814 sowie 1816 bis 1821 (mit Abstechern u. a. nach Wiener Neustadt)
- 1821/22 Bassist am Pester Theater; dort ab 1821 auch die Töchter Louise und Nina tätig, Sohn Franz Gned gab in Pest und Ofen 1823 bis 1829 Kinderrollen, Tochter Josephine (Pepi) Gned (ab 1839 verh. Koffka) ebenso ab 1824]