WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117746371 Weise, Ludwig von Weise, Maria Philipp Ludwig Hubert Apolinaris von [1875–1883 Oberbürgermeister von Aachen]