WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Steck d. Ä., Johannes
sex: m
occupation: Weingärtner
residence: Degerloch
Vater des 1810 auf Herzog Ludwig von Württemberg gehörigen Buchenbacher Hof angestellten Knechts Johannes Steck (d. J.).