WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich, Felix
identifier: 123875978
birth: 1945, Hochweitzschen bei Döbeln
sex: m
occupation: Kirchenmusiker
occupation: Cembalist
occupation: Organist
occupation: Musikwissenschaftler
residence: Altenburg
- deutscher Organist, Cembalist und musikalischer Bearbeiter sowie namhafter Bach-Interpret, der sich insbesondere auch viel mit dem Orgelwerk Johann Ludwig Krebs' beschäftigt
- 1976 Berufung auf die Stelle als Organist an die Trost-Orgel der Schlosskirche Altenburg
- 1987 musikwissenschaftliche Promotion an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- 1991 Leiter der Thüringischen Orgelakademie
- 2003 Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik für die CD-Edition aller Orgeln von Gottfried Silbermann.
- 2006 Kulturpreis der Stadt Altenburg