WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Trayser, Ph. J.
Ort: Stuttgart
Art der Institution: Musikinstrumentenbau
Beginn der Tätigkeit: 1850
Instrumentenbau-Firma (Druckwindharmonium nach französischem Vorbild), gegründet von Philipp J. Trayser 1853, aufgelöst 1906