WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Great Portland Street Nr. 91
Kategorie: Wohnhaus
Ort: London
- Wohnhaus, errichtet in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, in dem seit August 1801 George Smart wohnte
- Weber wohnte ab dem 5. März 1826 im 2. Stock des Hauses als Gast von Smart (vgl. die Beschreibung im Brief vom 4.‒7. März 1826) und starb dort
- später (nach neuer Zählung) Hausnummer 103
- nach Abriss des Hauses Bau neuer Bürohäuser (seit 1976 mit Gedenktafel für Weber)