WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Paulanerkloster in der Au
Kloster Neudeck
Kategorie: Kloster
Ort: München
- erbaut 1621 bis 1623 unter Herzog Wilhelm V.
- ab 1627 Paulanerkloster (1799 im Zuge der Säkularisation aufgehoben); das Klosterbräuhaus der Paulaner (Braurecht seit 1660) wurde enteignet
- nach 1799 zunächst Militärkrankenhaus, dann bis 2009 Zuchthaus / Gefängnis
- 1885 Brand, der die Innenausstattung vernichtete (die 1623 geweihte Klosterkirche wurde 1902 abgebrochen und zum Amtsgericht umgebaut)
- heute in einigen Klostergebäuden das Landratsamt München