WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Théâtre Feydeau; Théâtre national de l’opéra comique
Kategorie: Theater
Kategorie: Opernhaus
Ort: Paris
- Theater in der Rue Feydeau, eröffnet am 6. Januar 1791; während der Revolution vorübergehend geschlossen, wiedereröffnet am 2. April 1792
- Architekten: Jacques Molinos, Jacques-Guillaume Legrand
- benannt zunächst: Théâtre de Monsieur, dann Théâtre Français et Italien de la Rue Feydeau, schließlich Théâtre Français de la Rue Feydeau, 1801: Théâtre national de l’opéra comique
- 1829 wegen Baufälligkeit geschlossen und abgerissen