WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

St. Mary Moorfields
Kategorie: katholische Kirche
Ort: London
- ursprünglich einzige katholische Kirche (Kapelle) Londons an der Eldon Street nahe Moorgate und Finsbury Circus
- Baubeginn 1817, Architekt des neoklassizistischen Baus: John Newman, Eröffnung 1820
- nach 1850 Pro-Kathedrale (bis 1869)
- 1899 abgerissen und durch einen 1903 eröffneten Nachfolgebau ersetzt