WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoftheater (neues)
Kategorie: Theater
Ort: Weimar
- nach Brand des Vorgängerbaus (März 1825) binnen eines halben Jahres unter dem Hofbaumeister Carl Friedrich Christian Steiner errichtet (gleichzeitige Entwürfe von Clemens Wenzel Coudray wurden nicht ausgeführt), Einweihung am 3. September 1825
- 1907 Abriss im Vorfeld des noch heute existierenden Neubaus, der im Januar 1908 eröffnet wurde