WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stadtkirche St. Peter und Paul; Herderkirche
Kategorie: protestantische Kirche
Ort: Weimar
- 1498 bis 1500 errichtet (zwei Vorgängerbauten waren durch Brand zerstört worden)
- im Chor Grablege der ernestinischen Linie der Wettiner
- Beiname Herderkirche nach J. G. Herder, der dort von 1776 bis zum Tod als Generalsuperintendent wirkte
- nach Kriegszerstörungen (Februar 1945) von 1948 bis 1953 wiederaufgebaut; Instandsetzung und Restaurierung der Innenausstattung bis 1977
identifier: 4225108-4