WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Des trois Maures; Aux trois Maures
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Verdun
- eines der führenden, komfortabelsten Hotels in Verdun in der rue de l’Hôtel-de-ville Nr. 7
- empfohlen u. a. in Johann Christian Ficks Neuem Handbuch für Reisende jeder Gattung durch Deutschland und die angränzenden Länder (Nürnberg: Friedrich Campe, 1809, S. 448): Man logirt aux trois maures.