WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

King’s Chapel of the Savoy
Kategorie: Kapelle
Ort: London
- 1512 fertiggestellte Kapelle (Chapel of St John Baptist) des ehemaligen (auf dem Gelände des 1381 zerstörten Savoy-Palastes erbauten) Krankenhauses Hospital of Henry late King of England of the Savoy (1702 aufgelöst), am Strand (gegenüber dem Savoy Hotel)
- nach Abriss der Ruinen des Hospitals (Anfang des 19. Jahrhunderts) blieb nur die Kapelle erhalten
- Turm und Südwand 1820/21 verändert
- nach zwei Bränden (1843, 1864) Innenraum neu gestaltet